%	$Id: pst-labo8-tab1.tex 720 2023-05-12 11:12:51Z herbert $	
\begin{xltabular}{\linewidth}{@{}>{\ttfamily}l@{}>{\ttfamily}l>{\ttfamily}l>{\RaggedRight}X@{}}
\caption{Summary of all parameters available with \texttt{pst-labo}}\label{tab:pst-labo:Parameter} \\
\emph{\textrm{Name}} & \emph{\textrm{values}} & \emph{\textrm{default}} & \emph{comments}     \\\hline
\endfirsthead
\emph{\textrm{Name}} & \emph{\textrm{values}} & \emph{\textrm{default}} & \emph{comments}     \\\hline
\endhead
%\multicolumn{3}{c}{\CMD{TubeEssais}}                                                         \\\hline

\Loption{glassType} & tube|ballon| &  tube & defines type of glass  \\
                    & becher|erlen|&       &  cylinder\\
                    & \rlap{flacon|fioleJauge} \\
\Loption{bouchon} & \Larga{false|true} & false & Container is sealed with a plug.\\
\Loption{pince} & \Larga{false|true} & false & wooden clamp\\
%\Loption{fioleJaugee} & \Larga{false|true} & false&\\
\Loption{tubeDroit} & \Larga{false|true} & false & glass tube\\
\Loption{tubeCoude} & \Larga{false|true} & false & glass tube with 90 degree twist\\
\Loption{tubeCoudeU} & \Larga{false|true} & false& U-shaped glass tube\\
\Loption{tubeCoudeUB} & \Larga{false|true} & false & extended version, %
only applies to glass containers of type  \verb+ballon+ and \verb+erlen+\\
\Loption{tubeRecourbe} & \Larga{false|true} & false & \\
\Loption{tubeRecourbeCourt} & \Larga{false|true} & false & setup without Bunsen burner\\
\Loption{tubePenche} & \Larga{$-65 \ldots 65$} & 0 & tilting angle\\
\Loption{doubletube} & \Larga{false|true} & false & pour d'gagement gazeux sans chauffage\\%TODO
%
\Loption{etiquette} & \Larga{false|true} & false & \\
\Loption{Numero} & \Larga{Text} & \{\} & number for the option \verb+etiquette+\\
%\multicolumn{3}{c}{\CMD{ChauffeTube}}\\\hline
\Loption{tubeSeul} & \Larga{false|true} & false & wide/narrow \verb+pspicture+ box\\
\Loption{becBunsen} & \Larga{false|true} & true & with/without Bunsen burner\\
%\Loption{tubedegagamentDroit} & \Larga{false|true} &false&\\% nicht vorhanden
\Loption{barbotage} & \Larga{false|true} & false & attaches an additional glass tube to the original glass container\\
\Loption{substance}      & \Larga{Makro} & \CMD{relax} & \CMD{pstBullesChampagne}, \CMD{pstFilaments}, 
                                              \CMD{pstBilles}, \CMD{pstBULLES}, \CMD{pstClous}, \CMD{pstCuivre}\\
\Loption{solide}         & \Larga{Makro} & \CMD{relax} & \CMD{pstTournureCuivre}, \CMD{pstClouFer}, 
                                              \CMD{pstGrenailleZinc}\\
\Loption{refrigerantBoulle} & \Larga{false|true} & false & pour  chauffage à reflux\\%TODO
\Loption{recuperationGaz} & \Larga{false|true} & false & setup for collecting gas\\
%
%\Loption{reactifBecher} & \{\} & bécher ou ballon ou flacon\\\hline
%\Loption{reactifBurette} & \{\} &Formule et/ou concentration du réactif\\
\rlap{\Loption{couleurReactifBurette}}\\
                  & \Larga{Farbe} & \rlap{OrangePale} & \\
\rlap{\Loption{niveauReactifBurette}}\\
                  & 20 & \Larga{$0\ldots 25$} & restriction of 25mL\\
%\Loption{echelle} & \Larga{value} & 1 & echelle du schéma\\
\Loption{AspectMelange} & \Larga{Stil} & \rlap{DiffusionBleue}\\
\Loption{CouleurDistillat} & \Larga{Farbe} & yellow & \\
%
\Loption{phmetre} & \Larga{false|true} & false & display pH-meter\\
\rlap{\Loption{agitateurMagnetique}}\\
                                    & \Larga{false|true} & true & \\
%
\Loption{aspectLiquide1} & \Larga{Stil} & cyan & defined as part of \CMD{newpsstyle}\ldots\\
\Loption{aspectLiquide2} & \Larga{Stil} & yellow & dito\\
\Loption{aspectLiquide3} & \Larga{Stil} & magenta & dito\\
\Loption{niveauLiquide1} & \Larga{$0 \ldots 100$} & 50 &\\
\Loption{niveauliquide2} & \Larga{$0 \ldots 100$} & 0  & < niveauLiquide1\\
\Loption{niveauliquide3} & \Larga{$0 \ldots 100$} & 0 &  < niveauLiquide2\\
\end{xltabular}


