xdvik-t1 tests

Basic test of size/width and encoding

Hei!Hei! Hei!

Dette er en test æøå fi ffi fl ffl (cmr) Dette er en test æøå fi ffi fl ffl (ecrm) Dette er en test æøå fi ffi fl ffl (Times-Roman ptmr8r)

Scaling tests

Size is 7 (scaled from 10): mTT m Size is 10 (scaled from 10): mTT m Size is 12 (scaled from 10): mTT m Size is 14 (scaled from 10): mTT m_{Size is 17 (scaled from 10):} mTT m_{Size is 32 (scaled from 10):} mTT m_{Size is 64 (scaled from 10):} mTT m_{Size is 128 (scaled from 10):} mTT m_1