LIBRARY XXF86VM
DESCRIPTION "X11R6 XFree86 3.3 libXxf86vm.dll for OS/2 EMX09C VERSION=6.3"
CODE	
	PRELOAD
DATA	
	MULTIPLE NONSHARED
STACKSIZE 32768
EXPORTS
	XF86VidModeQueryExtension @ 1
	XF86VidModeQueryVersion @ 2
	XF86VidModeGetModeLine @ 3
	XF86VidModeModModeLine @ 4
	XF86VidModeSwitchMode @ 5
	XF86VidModeLockModeSwitch @ 6
	XF86VidModeGetMonitor @ 7

