LIBRARY XXF86MISC
DESCRIPTION "X11R6 XFree86 3.3 libXxf86misc.dll for OS/2 EMX09C VERSION=6.3"
CODE	
	PRELOAD
DATA	
	MULTIPLE NONSHARED
STACKSIZE 32768
EXPORTS
	XF86MiscQueryExtension @ 1
	XF86MiscQueryVersion @ 2
	XF86MiscSetSaver @ 3
	XF86MiscGetSaver @ 4

