LIBRARY XXF86DGA
DESCRIPTION "X11R6 XFree86 3.3 libXxf86dga.dll for OS/2 EMX09C VERSION=6.3"
CODE	
	PRELOAD
DATA	
	MULTIPLE NONSHARED
STACKSIZE 32768
EXPORTS
	XF86DGAQueryExtension @ 1
	XF86DGAQueryVersion @ 2
	XF86DGAGetVideoLL @ 3
	XF86DGADirectVideoLL @ 4
	XF86DGAGetViewPort @ 5
	XF86DGASetViewPort @ 6
	XF86DGAGetVidPage @ 7
	XF86DGASetVidPage @ 8
	XF86DGADirectVideo @ 9
	XF86DGAGetVideo @ 10
